-- =====================================================
-- 钉钉免密登录功能 - 数据库迁移脚本
-- 创建时间: 2026-01-28
-- 说明: 为考培练系统添加钉钉免密登录支持
-- =====================================================

-- 1. 用户表添加 dingtalk_id 字段
-- -----------------------------------------------------
ALTER TABLE users ADD COLUMN dingtalk_id VARCHAR(64) UNIQUE COMMENT '钉钉用户ID';
CREATE INDEX idx_users_dingtalk_id ON users(dingtalk_id);


-- 2. 配置模板表添加钉钉配置项
-- -----------------------------------------------------
INSERT INTO config_templates (config_group, config_key, display_name, description, value_type, is_required, is_secret, sort_order) VALUES
('dingtalk', 'DINGTALK_APP_KEY', 'AppKey', '钉钉应用的AppKey（从钉钉开放平台获取）', 'string', 1, 0, 1),
('dingtalk', 'DINGTALK_APP_SECRET', 'AppSecret', '钉钉应用的AppSecret（敏感信息）', 'string', 1, 1, 2),
('dingtalk', 'DINGTALK_AGENT_ID', 'AgentId', '钉钉应用的AgentId', 'string', 1, 0, 3),
('dingtalk', 'DINGTALK_CORP_ID', 'CorpId', '钉钉企业的CorpId', 'string', 1, 0, 4);


-- 3. 功能开关表添加钉钉免密登录开关（默认禁用）
-- -----------------------------------------------------
INSERT INTO feature_switches (tenant_id, feature_code, feature_name, feature_group, is_enabled, description) VALUES
(NULL, 'dingtalk_login', '钉钉免密登录', 'auth', 0, '启用后，用户可通过钉钉免密登录系统');


-- =====================================================
-- 回滚脚本（如需回滚，执行以下SQL）
-- =====================================================
/*
-- 回滚步骤1: 删除功能开关
DELETE FROM feature_switches WHERE feature_code = 'dingtalk_login';

-- 回滚步骤2: 删除配置模板
DELETE FROM config_templates WHERE config_group = 'dingtalk';

-- 回滚步骤3: 删除用户表字段
ALTER TABLE users DROP INDEX idx_users_dingtalk_id;
ALTER TABLE users DROP COLUMN dingtalk_id;
*/
